-- Migration 039: Add Swapper metrics to node_cache
-- Додаємо поля для метрик Swapper Service в node_cache

ALTER TABLE node_cache ADD COLUMN IF NOT EXISTS swapper_healthy boolean DEFAULT false;
ALTER TABLE node_cache ADD COLUMN IF NOT EXISTS swapper_models_loaded integer DEFAULT 0;
ALTER TABLE node_cache ADD COLUMN IF NOT EXISTS swapper_models_total integer DEFAULT 0;
ALTER TABLE node_cache ADD COLUMN IF NOT EXISTS swapper_state jsonb DEFAULT '{}'::jsonb;

COMMENT ON COLUMN node_cache.swapper_healthy IS 'Статус здоров`я Swapper Service';
COMMENT ON COLUMN node_cache.swapper_models_loaded IS 'Кількість завантажених моделей';
COMMENT ON COLUMN node_cache.swapper_models_total IS 'Загальна кількість відомих моделей';
COMMENT ON COLUMN node_cache.swapper_state IS 'Повний стан моделей Swapper (JSON)';

